EXPORTS

buffer_assure_space
buffer_append

eth_stdio_open
eth_stdio_rename
eth_stdio_mkdir
eth_stdio_stat
eth_stdio_unlink
eth_stdio_remove
eth_stdio_fopen
eth_stdio_freopen

file_seek
file_tell
file_error

mpa_padding
mpa_layers
mpa_samples
mpa_frequencies
mpa_bitrates
mpa_versions

wtap_buf_ptr
wtap_close
wtap_dump
wtap_dump_can_open
wtap_dump_can_write_encap
wtap_dump_can_compress
wtap_dump_close
wtap_dump_fdopen
wtap_dump_flush
wtap_dump_open
wtap_encap_short_string
wtap_encap_string
wtap_file_encap
wtap_file_extensions_string
wtap_file_extension_default_string
wtap_file_size
wtap_file_tsprecision
wtap_file_type
wtap_file_type_short_string
wtap_file_type_string
wtap_get_bytes_dumped
wtap_get_num_encap_types
wtap_get_num_file_types
wtap_open_offline
wtap_pcap_encap_to_wtap_encap
wtap_phdr
wtap_process_pcap_packet
wtap_pseudoheader
wtap_read
wtap_read_so_far
wtap_register_encap_type
wtap_register_file_type
wtap_register_open_routine
wtap_seek_read
wtap_sequential_close
wtap_set_bytes_dumped
wtap_short_string_to_encap
wtap_short_string_to_file_type
wtap_snapshot_length
wtap_strerror


